Title: Terminale / Physique / Chapitre 06 mouvement et forces

Q: Quelles sont les coordonnées de u ?
A: u
u.cos α
u.sin α

Q: Quelles sont les coordonnées de u ?
A: u
u.sin α
u.cos α

Q: Quelles sont les coordonnées de u ?
A: u
-u.sin α
u.cos α

Q: Quelles sont les coordonnées de u ?
A: u
-u.cos α
-u.sin α

Q: Un référentiel [...] est un référentiel dans lequel les [nombre] lois de [...] s'appliquent.
A: galiléen; trois; Newton

Les référentiels galiléens sont :
- le référentiel héliocentrique
- tout référentiel immobile par rapport à lui
- donc le référentiel terrestre sur un petit intervalle de temps

3 lois de Newton :
1. principe d'inertie = tout système isolé ou pseudo-isolé est en mouvement rectiligne uniforme
2. ∑F_ext = m × a
3. loi des actions réciproques : F_A/B = -F_B/A